%\documentclass{aastex}
%\begin{document}
\pagestyle{empty}

%Table 1: Flux and variability data.

\begin{deluxetable}{llrrrrrrrrrrrrrrrr}
\tablewidth{0pc}
\tabletypesize{\scriptsize}
\rotate
\tablenum{1}
\tablecaption{The flux density and variability data for each source.
All the flux densities are given in Janskys. 
\label{fluxes}
}
\tablehead{
\colhead{Source}       & \colhead{Class} &
\multicolumn{2}{c}{S(2.3GHz)} & 
\multicolumn{2}{c}{S(4.8GHz)} & 
\multicolumn{2}{c}{S(8.4GHz)} & 
\multicolumn{3}{c}{S(90GHz)}  & 
\multicolumn{3}{c}{S(230GHz)} & 
\multicolumn{2}{c}{Var(90GHz)} & 
\multicolumn{2}{c}{Var(230GHz)} \\
\colhead{} & \colhead{} & \colhead{Ave} & \colhead{Min}  &
\colhead{Ave} & \colhead{Min} & \colhead{Ave} & \colhead{Min} & 
\colhead{Ave} & \colhead{Min} & \colhead{$N_{obs}$} & 
\colhead{Ave} & \colhead{Min} & \colhead{$N_{obs}$} & 
\colhead{$Var_{\Delta S}$} & \colhead{$Var_S$ [Jy]} &
\colhead{$Var_{\Delta S}$} & \colhead{$Var_S$ [Jy]} 
}
\startdata
0003-066 & BLO & 2.26 & 2.11 & 2.49 & 2.29 & 3.30 & 2.64 & 1.65 & 0.83 & 22 & 0.92 & 0.61 & 15 & 2.43 & 2.02 & 1.03 & 0.63\\
0048-097 & BLO & 1.02 & 0.92 & 1.49 & 1.09 & 1.57 & 1.22 & 1.45 & 0.61 & 26 & 0.81 & 0.25 & 17 & 3.11 & 1.90 & 5.56 & 1.39\\
0138-097 & BLO & 0.79 & 0.79 & 0.81 & 0.65 & 0.65 & 0.58 & 0.49 & 0.38 & 6 & 0.20 & 0.12 & 3 & 0.50 & 0.19 & 1.25 & 0.15\\
1514-241 & BLO & 1.79 & 1.58 & 1.84 & 1.20 & 1.95 & 1.55 & 1.72 & 0.76 & 45 & 1.25 & 0.48 & 22 & 2.91 & 2.21 & 3.02 & 1.45\\
2131-021 & BLO & 1.26 & 1.05 & 1.74 & 1.34 & 2.35 & 2.17 & 0.96 & 0.69 & 12 & 0.51 & 0.32 & 12 & 1.12 & 0.77 & 2.03 & 0.65\\
2155-152 & BLO & 2.88 & 2.72 & 2.67 & 2.47 & 2.49 & 2.31 & 1.46 & 1.22 & 13 & 0.66 & 0.46 & 13 & 0.45 & 0.55 & 0.89 & 0.41\\
0202-172 & HPQ & 1.15 & 1.15 & 1.34 & 1.20 & 1.20 & 1.14 & 0.57 & 0.30 & 19 & 0.23 & 0.10 & 11 & 3.23 & 0.97 & 2.60 & 0.26\\
0336-019 & HPQ & 2.44 & 2.30 & 3.02 & 2.63 & 2.97 & 2.78 & 1.94 & 1.08 & 23 & 1.08 & 0.59 & 13 & 1.82 & 1.97 & 1.29 & 0.76\\
0403-132 & HPQ & 3.52 & 3.17 & 2.96 & 2.51 & 2.63 & 2.52 & 1.05 & 0.64 & 12 & 0.38 & 0.17 & 10 & 1.25 & 0.80 & 2.35 & 0.40\\
0420-014 & HPQ & 3.64 & 3.45 & 4.27 & 3.60 & 4.01 & 3.28 & 4.85 & 1.39 & 82 & 2.36 & 1.04 & 39 & 5.50 & 7.65 & 4.13 & 4.30\\
0440-003 & HPQ & 1.85 & 1.85 & 1.35 & 1.35 & 1.62 & 1.62 & 0.72 & 0.43 & 22 & 0.40 & 0.16 & 12 & 1.87 & 0.80 & 3.88 & 0.62\\
0454-234 & HPQ & 2.13 & 2.06 & 2.25 & 1.95 & 2.40 & 2.09 & 1.07 & 0.56 & 35 & 0.54 & 0.28 & 17 & 2.98 & 1.67 & 2.96 & 0.83\\
0458-020 & HPQ & 2.79 & 2.47 & 3.10 & 2.72 & 2.89 & 1.36 & 1.55 & 0.49 & 24 & 0.70 & 0.16 & 19 & 4.32 & 2.10 & 7.75 & 1.24\\
0605-085 & HPQ & 2.41 & 2.29 & 2.24 & 2.08 & 2.09 & 1.91 & 1.90 & 1.12 & 31 & 1.03 & 0.62 & 20 & 1.33 & 1.50 & 1.16 & 0.72\\
1253-055 & HPQ & 10.54 & 9.96 & 11.81 & 11.11 & 12.82 & 11.15 & 17.47 & 8.16 & 98 & 9.84 & 3.55 & 68 & 2.78 & 22.69 & 4.68 & 16.62\\
1334-127 & HPQ & 2.01 & 2.01 & 4.99 & 4.85 & 6.13 & 5.89 & 6.41 & 2.04 & 51 & 3.94 & 1.76 & 19 & 3.50 & 7.15 & 2.78 & 4.90\\
1504-167 & HPQ & 2.89 & 2.57 & 2.48 & 1.93 & 2.52 & 2.02 & 1.00 & 0.54 & 19 & 0.36 & 0.23 & 10 & 1.41 & 0.76 & 1.09 & 0.25\\
1510-089 & HPQ & 3.34 & 2.75 & 3.52 & 2.60 & 3.80 & 2.58 & 2.50 & 0.74 & 51 & 1.14 & 0.35 & 25 & 5.04 & 3.75 & 5.91 & 2.07\\
1741-038 & HPQ & 2.27 & 1.95 & 2.57 & 2.12 & 3.10 & 2.48 & 3.13 & 1.33 & 47 & 1.40 & 0.79 & 22 & 3.72 & 4.95 & 2.41 & 1.90\\
1936-155 & HPQ & 0.66 & 0.52 & 1.05 & 0.96 & 1.51 & 1.32 & 1.03 & 0.55 & 15 & 0.39 & 0.21 & 10 & 1.70 & 0.94 & 3.05 & 0.64\\
2223-052 & HPQ & 4.70 & 4.70 & 4.31 & 4.31 & 6.31 & 5.52 & 3.68 & 2.11 & 64 & 2.00 & 1.08 & 29 & 3.54 & 7.46 & 4.19 & 4.53\\
2227-088 & HPQ & 1.51 & 1.31 & 1.36 & 0.80 & 1.10 & 0.73 & 1.39 & 0.23 & 17 & 0.85 & 0.13 & 14 & 12.52 & 2.88 & 12.08 & 1.57\\
2243-123 & HPQ & 2.07 & 2.00 & 2.63 & 2.54 & 3.06 & 2.87 & 1.99 & 1.30 & 19 & 0.91 & 0.45 & 15 & 1.43 & 1.86 & 3.73 & 1.68\\
2345-167 & HPQ & 2.72 & 2.48 & 2.38 & 1.93 & 2.21 & 1.88 & 1.70 & 0.82 & 15 & 1.38 & 0.51 & 13 & 2.10 & 1.72 & 2.65 & 1.35\\
0112-017 & LPQ & 1.35 & 1.35 & 1.54 & 1.45 & 1.21 & 1.19 & 0.63 & 0.52 & 4 & 0.22 & 0.22 & 1 & 0.38 & 0.20 &  &  \\
0122-003 & LPQ & 1.56 & 1.56 & 1.31 & 1.15 & 1.31 & 1.28 & 0.77 & 0.51 & 10 & 0.29 & 0.19 & 8 & 2.10 & 1.07 & 1.16 & 0.22\\
0135-247 & LPQ & 1.23 & 1.00 & 0.90 & 0.82 & 1.02 & 0.85 & 0.87 & 0.56 & 11 & 0.40 & 0.16 & 9 & 0.96 & 0.54 & 2.44 & 0.39\\
0414-189 & LPQ & 1.18 & 1.18 & 1.20 & 1.09 & 1.22 & 0.92 & 0.61 & 0.42 & 3 & 0.28 & 0.23 & 2 & 1.10 & 0.46 &  &  \\
0511-220 & LPQ & 1.21 & 1.21 & 0.92 & 0.90 & 1.11 & 1.05 & 0.37 & 0.26 & 3 & 0.22 & 0.19 & 4 & 0.73 & 0.19 & 0.26 & 0.05\\
0743-006 & LPQ & 1.28 & 0.94 & 2.11 & 1.95 & 2.03 & 1.75 & 0.49 & 0.37 & 8 & 0.15 & 0.15 & 1 & 1.05 & 0.39 &  & \\
0834-201 & LPQ & 4.15 & 4.15 & 1.53 & 1.46 & 1.33 & 1.24 & 0.67 & 0.36 & 5 & 0.42 & 0.39 & 3 & 2.47 & 0.89 & 0.18 & 0.07\\
1032-199 & LPQ & 1.26 & 1.26 & 1.22 & 1.19 & 1.12 & 1.08 & 0.61 & 0.44 & 4 & 0.29 & 0.27 & 2 & 0.80 & 0.35 & 0.15 & 0.04\\
1045-188 & LPQ & 0.78 & 0.74 & 0.96 & 0.87 & 1.26 & 1.11 & 1.20 & 0.69 & 13 & 0.79 & 0.47 & 14 & 1.55 & 1.06 & 1.79 & 0.84\\
1127-145 & LPQ & 4.55 & 3.63 & 3.82 & 3.50 & 3.09 & 2.81 & 1.33 & 0.66 & 13 & 0.85 & 0.62 & 11 & 2.26 & 1.49 & 1.10 & 0.68\\
1243-072 & LPQ & 0.59 & 0.54 & 0.69 & 0.61 & 0.66 & 0.66 & 0.60 & 0.56 & 3 & 0.39 & 0.36 & 3 & 0.20 & 0.11 & 0.14 & 0.05\\
1302-102 & LPQ & 1.07 & 0.84 & 0.96 & 0.90 & 1.03 & 0.77 & 0.74 & 0.42 & 14 & 0.27 & 0.21 & 6 & 2.86 & 1.20 & 0.76 & 0.16\\
1354-152 & LPQ & 0.87 & 0.85 & 1.06 & 0.99 & 1.48 & 1.39 & 0.67 & 0.35 & 5 & 0.16 & 0.15 & 2 & 1.74 & 0.61 & 0.07 & 0.01\\
1406-076 & LPQ & 0.63 & 0.54 & 0.71 & 0.62 & 0.58 & 0.58 & 0.74 & 0.42 & 23 & 0.41 & 0.27 & 12 & 2.31 & 0.97 & 1.81 & 0.49\\
2008-159 & LPQ & 0.74 & 0.62 & 1.20 & 1.04 & 1.71 & 1.62 & 1.10 & 0.32 & 19 & 0.46 & 0.17 & 7 & 3.94 & 1.28 & 3.18 & 0.54\\
2126-158 & LPQ & 1.06 & 0.97 & 1.18 & 1.09 & 1.07 & 0.94 & 0.29 & 0.29 & 1 & 0.15 & 0.15 & 1 &  &  &  &  \\
2128-123 & LPQ & 2.02 & 1.92 & 2.66 & 2.28 & 2.60 & 2.38 & 1.26 & 0.62 & 20 & 0.52 & 0.38 & 11 & 2.05 & 1.27 & 0.66 & 0.25 \\
2203-188 & LPQ & 5.38 & 5.33 & 4.37 & 4.25 & 3.61 & 3.53 & 0.66 & 0.56 & 7 & 0.27 & 0.22 & 4 & 0.39 & 0.22 & 0.64 & 0.14\\
2216-038 & LPQ & 2.39 & 2.18 & 2.74 & 2.61 & 2.70 & 2.42 & 0.89 & 0.71 & 9 & 0.33 & 0.29 & 9 & 0.85 & 0.60 & 0.34 & 0.10\\
2354-117 & LPQ & 1.83 & 1.74 & 1.59 & 1.56 & 1.43 & 1.43 & 0.44 & 0.44 & 1 & 0.15 & 0.15 & 1 &  &  &  & \\
0238-084 & RG & 1.16 & 0.89 & 2.89 & 2.56 & 3.94 & 3.18 & 1.53 & 1.00 & 23 & 0.64 & 0.19 & 12 & 1.32 & 1.32 & 3.68 & 0.70 \\
1213-172 & RG & 1.34 & 1.21 & 1.48 & 1.38 & 1.45 & 1.30 & 1.20 & 0.47 & 22 & 0.69 & 0.30 & 14 & 3.23 & 1.52 & 2.10 & 0.63\\
2331-240 & RG & 0.94 & 0.92 & 1.11 & 1.05 & 1.27 & 1.21 & 1.12 & 0.66 & 13 & 0.68 & 0.57 & 5 & 1.42 & 0.94 & 0.60 & 0.34\\
\enddata
%\tablecomments{}
\end{deluxetable}

%\end{document}

